\begin{frage}[2]%% Ein Punkt

  Berechnen Sie zu der folgenden (unsortierten) Messreihe die geforderten Daten:

  44, 88, 56, 37, 18, 29, 48, 61, 59

  Mittelwert (Durchschnitt) auf eine Nachkommastelle gerundet:
  \LoesungsRaum{48.9}

  Standardabweichung auf eine Nachkommastelle gerundet:
  \LoesungsRaum{$\varsigma=19.3; S=20.4$}

  Median = \LoesungsRaum{48}
  
  Q1 = \LoesungsRaum{33}

  Q3 = \LoesungsRaum{60}

  Spannweite = \LoesungsRaum{70}

 \platzFuerBerechnungen{2.0}%%
\end{frage} 
