\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Geben Sie die Lösungsmenge der folgenden Ungleichung an:

  
  $$(x-7)\cdot{}\left(5-\frac13x\right)\cdot{}(-4.2 - 3x) < 0$$
  Tipp: Verwenden Sie die «halbgraphische Methode».
  
  $$\lx =  \LoesungsRaum{ ]-\infty; -1.4[  \cup  ]7;15[ \}  }   $$
  \platzFuerBerechnungen{18}
\end{frage}
