\begin{frage}[4]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Tritium hat eine Halbwertszeit von 12.3 Jahren.
  Wie lange dauert es, bis sich ein Quantum Tritium auf 90\% reduziert haben wird?
  (Geben Sie das Resultat in Monaten an.)
\leserluft{}
  
Es wird \LoesungsRaumLang{22.44} Monate dauern, bis sich das gewünschte Ereignis eintritt.

\platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
