\begin{frage}[2]
  Die folgenden Pflanzenhöhen wurden in einem Gemüsebeet bei Tomaten gemessen:

  54cm, 48cm, 66cm, 62cm, 68cm, 44cm, 58cm, 58cm, 63cm, ...

  (Auch wenn noch lange nicht alle Größen gemessen sind, so können wir doch schon vor der Datenbereinigung folgene Frage beantworten.)

  
   Welche beiden Diagramme sind für eine Darstellung die sinnvollsten:
  
  \vspace{1mm}
  
  \begin{tabular}{|c|c|}
    \hline
    \fbox{\TRAINER{x}} & Histogramm\\
    \hline
    \fbox{} & Kuchendiagramm\\
    \hline
    \fbox{\TRAINER{x}} & Boxplot\\
    \hline
    \fbox{} & Balken- bzw. Säulendiagramm\\
    \hline
    \end{tabular} 

  \vspace{2mm}
  
  \platzFuerBerechnungen{5.2}

  (Beide Diagramme richtig: 2 Pkt.; 1 richtig: 1 Pkt.; falls eine Falschnennung
  dabei: 0 Pkt.)
\end{frage}
