\begin{frage}[2]%% Punkte

  Skizzieren Sie auf einer Zahlengerade und geben Sie in der Intervallschreibweise an:

  $$x \ge -133 \text{ oder } x > 8$$
  \vspace{3mm}
  Zahlengerade:

  \noTRAINER{\mmPapier{0.8}}

  \vspace{3mm}

  Intervallschreibweise: $\LoesungsRaumLen{50mm}{[-133;\infty[}$

\platzFuerBerechnungen{4}%%
\end{frage}%%
