%%
%% Bruchgleichung ohne Parameter
%%

\begin{frage}[2]
Finden Sie die Lösungsmenge $\lx$ in der Grundmenge $\mathbb{G}=\mathbb{R}$:

  $$\frac{12+6x}{2x-10} = \frac{3(x-4)}{15-3x}$$

  $$ \lx =\LoesungsRaum{\{-0.5 = -\frac12\}}$$

\platzFuerBerechnungen{8.8}%%
\TRAINER{0.5 Pkt für vorab kürzen. 1 pkt für vorzeichen richtig umgedreht (vertauschte Differenz).}%%
\end{frage}
