\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Gegeben ist die Funktion $f$: $y= 2.99x -4.828$. Zu $f$ verläuft die
Gerade $g$ parallel.
Der Punkt $P=(3|\frac37)$ liegt auf dem Graphen der Parallelen $g$.

Berechnen Sie erst die Funktionsgleichung von $g$ und Werten Sie die
Funktion danach an der Stelle $x=9.5$ aus (Geben Sie mind zwei
Dezimalen an):

$$g(9.5)=\LoesungsRaum{2.99 x -8.5414 = 19.86}$$

(Sie erhalten einen Punkt für die Funktionsgleichnug $g(x)$ und einen
Punkt für die Lösung.)

\platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage} 
