\begin{frage}[1]
	Rechnen Sie aus (schreiben Sie die folgende Potenz als Quotient (= Bruch)) und vereinfachen Sie so weit wie möglich:

  $$\left(\frac{b}{-2}\right)^6 = \LoesungsRaumLen{40mm}{\frac{b^6}{64}}$$

\platzFuerBerechnungen{6}
  
\end{frage}
