<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Im Jahr 2001 nach der Sanierung hatte der Schiefe Turm von Pisa eine
  Neigung von 
  $4\degre$. Dies entspricht einer Auslenkung an der Spitze von 3.89 Metern.

  Berechnen Sie daraus die Höhe des Turms
 ($h_T$ = Höhe des aufrechten Turms) und die Höhe des Lots ($h_l$ =
  Abstand Spitze des geneigten Turms zum Boden). Geben Sie die Höhe in
  Metern auf zwei Dezimalen gerundet an.

  \vspace{3mm}
  
  $$h_T=\LoesungsRaumLen{30mm}{55.77} \text{m}$$
  \vspace{3mm}
  
  $$h_l=\LoesungsRaumLen{30mm}{55.63} \text{m}$$

\platzFuerBerechnungen{6}%%
\TRAINER{}%%
\end{frage} 
</pre></body></html>