\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Ein Fluss (s. Grafik) habe eine Strömung von 1.8 m/s (Meter pro
Sekunde).

Der Fluss sei gleichmäßig ca. 75 Meter breit.

Ich entscheide mich, 45 Grad gegen die Flussströmung zu schwimmen.

Mit welcher Geschwidigkeit (m/s) muss ich schwimmen, damit ich das
gegenüberliegende Ufer genau 200 m nach der Startlinie (0 m) erreiche?


\noTRAINER{\bbwCenterGraphic{12cm}{geom/vektorgeometrie/vecg1/img/Schwimmer2.png}}

\leserluft

Ich brauche eine Geschwindigkeit von \LoesungsRaumLen{40mm}{0.347125}
m/s (drei Dezimalen).
\platzFuerBerechnungen{8}%%
\end{frage}%%
