\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Vereinfachen Sie den folgenden (Bogenmaß-)Term:
  $$\sin(x) + 2\cos\left(x - \frac{3\pi}{2}\right)$$
  $$=\LoesungsRaumLen{40mm}{-\sin(x)}$$
  \platzFuerBerechnungen{8}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage} 
