\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Wie viele Lösungen für $\alpha$ (im Gradmaß) im Intervall ]0;
    $360\degre$[, hat die folgende Gleichung?

  $$\tan\left(\frac{10\alpha}3\right) = 1$$

  \vspace{5mm}

  Die Gleichung hat \LoesungsRaumLen{7cm} Lösungen.

  \platzFuerBerechnungen{7.2}%%
\end{frage}%%
