\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Geben Sie den Definitionsbereich $\DefinitionsMenge{}$ und den zugehörigen Wertebereich
$\Wertebereich{}$ der Funktion

$$f(x)=\frac{1}{(x+3)^5}$$
an.

$$\DefinitionsMenge{} = \LoesungsRaum{\mathbb{R}\backslash{}\{-3\}}$$
$$\Wertebereich{} = \LoesungsRaum{\mathbb{R}\backslash{}\{0\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{3.6}
\end{frage}{
