\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Gegeben sind die beiden Geraden $f: \,\,\,y=8.5x-\frac12$ und $g:\,\,\, y= - 0.3x + 2.\overline{4}$.
  Geben Sie die Funktionsgleichung der linearen Funktion $h$ an, welche parallel zu $g$ verläuft und dieselbe Nullstelle wie $f$ hat.
  
 $$y = \LoesungsRaumLen{50mm}{-0.3 x + \frac{3}{170}}$$

\platzFuerBerechnungen{16}
\end{frage}
