\begin{frage}[2]%% Schnittpunkt zwischen zwei Punkten
  Die beiden folgenden Geraden ($f$ und $g$) seien gegeben:

  $$f: y = 3.21x - 6.78$$
  $$g: y = -0.654x + 3.45$$

  Berechnen Sie den Schnittpunkt $S=(x_S|y_S)$ der beiden Geraden
  (womöglich mit Hilfe des Taschenrechners) und geben Sie jeweils
  mind. zwei Dezimalen an:

  $$S(x_S|y_S)=S(\LoesungsRaum{2.6475}| \LoesungsRaum{1.7185})$$
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
  \end{frage} 

