\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Gegeben ist von der Geraden $f: y=ax+b$, dass ihre Steigung 0.334
  beträgt. Ebenso ist die Nullstelle bei $x=-\frac{12}{7}$ bekannt.

  Berechnen Sie die Geradengleichung und geben Sie die y-Koordinate
  des Punktes $P(-2.4 | y_p)$ an, der auf der Geraden $f$ liegt.

  Geben Sie alle Angaben auf \textbf{drei signifikannte} Stellen an. 
  
  $$f: y=0.334\cdot{}x + \LoesungsRaum{0.573}$$
  \TRAINER{1Pkt.}

  $$y_p = \LoesungsRaum{-0.229}$$
  \TRAINER{1 Pkt.}
  \platzFuerBerechnungen{4.4}
\end{frage}
