\begin{frage}[3]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
Eine Kerze von anfänglich 19.5 cm Höhe brennt langsam ab.
Nach 16 Minuten sind 2.7 cm abgebrannt.

a) Wann wird die Kerze abgebrannt sein?

\vspace{3mm}Die Kerze wird \LoesungsRaumLen{25mm}{116} Minuten nach dem Anzünden abgebrannt sein (= Nullstelle).

\hrule
\vspace{1mm}

b) Wie lautet die Funktionsgleichung $y = f(t)$ mit $t$ = Zeit in Minuten nach dem Entzünden und
$y$ = Höhe der Kerze in cm.

\vspace{3mm}
Die Funktionsgleichung lautet: $y=\LoesungsRaumLen{40mm}{\frac{-2.7}{16}t+19.5 = -0.16875\overline{6}t+19.5} $

  \platzFuerBerechnungen{12}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
