\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Die Exponentialfunktion $y=\e^{qx}$ geht durch den Punkt $P=(7 | \e^{4})$.

  Geben Sie den Wert des Parameters $q$ exakt an:

  
  $$q = \LoesungsRaumLen{40mm}{\frac{\ln(e^4)}7 = \frac47 \approx 0.5714}$$
\platzFuerBerechnungen{6}%%
\TRAINER{}%%
\end{frage}
