\begin{frage}[2]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

Kreuzen Sie an, welche Kenngrößen robust und welche nicht robust sind:

\newcommand{\rob}{
  \fbox{\TRAINER{x}} & \fbox{}
}
\newcommand{\nrb}{
  \fbox{} & \fbox{\TRAINER{x}}
}

  \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
     & robust & nicht robust\\
    \hline
     Mittelwert & \nrb\\
    \hline
     Q3 & \rob\\
    \hline
     IQR & \rob\\
    \hline
     Spannweite & \nrb\\
    \hline
    \end{tabular} 

\vspace{1mm}
  
Sie erhalten pro richtiges Kreuz 0.5 Punkte und für jede Falschnennung
-1 Punkt.
  
  \end{frage} 
