\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe
  Berechnen Sie die Lösungsmenge für $x$ und geben Sie das Resultat
  exakt an:
  
  $$\log_2\left(x - 5\right) = 4 \Longrightarrow x = \LoesungsRaum{\{21\}}$$

  \platzFuerBerechnungen{4}
\end{frage} 
