\begin{frage}[1]%% Anzahl Punkte für diese Aufgabe

  Die Exponentialfunktion $y=\e^{qx}$ geht durch den Punkt $P=(6 | 2\cdot{}\e)$.

  Geben Sie den Wert des Parameters $q$ auf vier Dezimalen an:
  
  $$q \approx \LoesungsRaumLen{40mm}{0.2822 = \frac{2e}6}$$
  \platzFuerBerechnungen{6}%%
  \TRAINER{}%%
\end{frage}
