<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\begin{frage}[3]
  V. F. aus W. züchtet eine neue Chili-Sorte.

  Die folgenden zwölf Höhen (in cm) werden gemessen.
  
  30, 31, 47, 43, 44, 28, 32, 42, 44, 48, 8, 46

  Erst nachdem den Mittelwert (= arithmetisches Mittel) dieser zwölf
  berechnet wurde, wird bemerkt, dass die Pflanze mit 8 cm Höhe ein
  Tomatensetzling ist und fälschlicherweise mitgerechnet wurde. Nun wird eine weitere Chili Pflanze angeschafft welche den Tomatensetzling ersetzt.

  Dadurch wird der ursprüngliche Mittelwert um 4 cm höher als der
  ursprünglich falsch gemessene Mittelwert.

  Wie hoch ist die neu angeschaffte Chili Pflanze?

  Runden Sie auf eine Dezimale.
  
  \leserluft{}

  Die neu angeschaffte Chili-Pflanze misst  \LoesungsRaumLen{30mm}{56} cm.
  
  \leserluft{}
  
  \platzFuerBerechnungen{8.0}%%
\TRAINER{Zwei Punkte für korrektes Textverständnis und die Lösung. 1 Punkt nur für das Leseverständnis.}%%
\end{frage}
</pre></body></html>